# Сан-Моизе - красивая и необычная церковь Венеции

Алина Алексеева

Церковь Сан-Моизе привлекла моё внимание своим необычным и помпезным фасадом. Не заметить его было просто невозможно. Он очень отличался от традиционных фасадов католических церквей. Захотелось зайти и посмотреть, как она оформлена внутри.


Первоначальная церковь VIII в. была перестроена в Х в. для некоего Моизе Вениера, который пожелал посвятить её своему небесному покровителю Св. Моисею. В XIV в. к церкви была добавлена кирпичная колокольня со сквозной аркадой звонницы. По заказу семьи Фини перестроена в 1682 году Алессандро Треминьоном.


Фасад церкви можно было рассматривать очень долго. Он воспевает коммерческие успехи жертвователей на реставрацию церкви - семьи Фини.


Слева и справа размещены скульптурные бюсты братьев, а в центре тимпана - семейный герб.


Нужно отметить, что первоначальная композиция была ещё более помпезной, но несколько скульптурных деталей были утрачены с течением времени, а в XIX веке фасад, состояние которого внушало тревогу из-за большой нагрузки, было решено облегчить и часть украшений и скульптур были демонтированы намеренно.


Рассмотрев подробно фасад, захотелось посмотреть, как оформлена церковь внутри.


Поразил прежде всего алтарный образ. Никогда не видела совмещение в алтаре скульптуры и живописи.


Алтарная картина изображает Моисея, получающего десять заповедей, высеченных из камня работы Генриха Мейринга.


В капелле слева - картины "Тайная вечеря", приписываемая Пальме Младшему, и "Омовение ног" Якопо Тинторетто.


Церковь украшает множество различных скульптурных композиций.


В нефе церкви находится могила шотландского финансиста Джона Лоу, а также множество картин XVII и XVIII вв.


Настоящим украшением церкви является старинный орган.


Ничего не удалось выяснить об этом старинном колоколе, который оберегают, как святыню, но это уже в следующий раз.


В XVIII веке в церкви произошёл ужасный случай - во время грозы молния ударила в крышу церкви, электрический разряд спустился по металлическому тросу, держащему люстру над алтарём и убил священника и его помощника, которые в тот момент как раз служили мессу.


ДЖОН РЁСКИН (английский писатель, художник, теоретик искусства, литературный критик и поэт 1819-1900 гг.) НАЗВАЛ ЦЕРКОВЬ САН-МОИЗЕ САМЫМ НЕУКЛЮЖИМ СООРУЖЕНИЕМ ВЕНЕЦИИ.


Я С НИМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНА. А ВЫ?