# Не удивляйтесь....

Владимир Георгиевич Басов

Сегодня обнаружил интересную информацию.


Минимальная зарплата, получаемая украинцами практически сравнялась с минимальной зарплатой в россии.


Посмотрим:


На федеральном уровне в России минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года составляет 11 280 рубля. Это по сегодняшнему курсу рубля к доллару США (63.8881) составляет 176.5587 долл. США.


В Украине минимальный размер оплаты труда в 2019 году составляет 4173 грн. Это по сегодняшнему курсу гривны к доллару США (24.2201) составляет 172.2949 долл. США.


А ведь ещё три года назад ( на 1 июля 2016 года) разница в размерах минимальной зарплаты в Украине и эрефии была больше у россиян два раза.


В Украине это было 1450 грн. (при курсе 24.821) - 58,42 доллара.


А в эрефии это было 7500 руб. (при курсе 64.242) - 116,565 доллара.


Изменения налицо, кто бы что ни говорил.

И это притом, что до сих пор, некоторым кажется, что в соседней стране всё мёдом намазано.