# Олег Евгеньевич Таран 1939 - 2017

Роман Михайлович Трахтенберг

Памяти одного из создателей крупнейшей электростанции на Волге Волгореченской, бывшего её главного инженера Олега Евгеньевича Тарана

Олег Таран 1939 - 2017


Как выстрел или взрыв прозвучало - умер Олег. Мы все, его родные и друзья, да он был не просто родным, но и ближайшим любимым другом каждого, веселый заботливый понимающий, здоровый и энергичный. Мы забились, закричали от неожиданности, невозможности , непредставимости такого с Олегом.

Помню, в середине 50-х, когда возникло слово "рак", оно прозвучало как грозный приговор , от которого нет спасения. Мне в двадцать с небольшим довелось с этим познакомиться. Но повезло - в раковом корпусе, где меня вскрыли, прозвучало "доброкачественная". Но рядом лежали обреченные люди. И даже самый бодрый и мужественный молодой директор только появившегося в городе телеателье, смеявшийся над трепетом навещавших и по полчаса бегавший вокруг больницы, исчез через месяц. А он всего-то строгал сыну коробку и поранил палец.

В наше время, спустя полвека, вроде научились спасать, и вижу многих людей, у которых после лечения вернулись прически и свет надежды в глазах.

А помню, Сахаров предупреждал, что радиоактивная пыль после атомных испытаний разойдется по свету и станет вирусом онкологии.


Всё это так, но весть о болезни и стремительной кончине нашего Олега не дает мне дышать...

Не могу писать, нет слов... такая несправедливость природы. Внезапно забрали из яркой и полезной для людей жизни успешного талантливого инженера, убежденного неунывающего оптимиста, здравого и здорового спортивного человека , веселого и доброго, нужного человечеству его верного сына.

Олег был из главных создателей одной из крупнейших электростанций на Волге, в могучих турбинах которой бьется его сердце и мысли, принося свет, тепло и жизнь миллионам жителей России,

Вечная память в сердцах живущих и вновь приходящих поколениях.


Из официальных документов :


Олег Евгеньевич Таран 1939-2017

- почётный гражданин г. Волгореченска.

В Волгореченске с 1967 года. Начальник цеха наладки, начальник ПТО, заместитель главного инженера по блоку 1200000 кВт, главный инженер Костромской ГРЭС до 2005 года.


Присвоить звание

- Заслуженный рационализатор Костромской области

Тарану Олегу Евгеньевичу - главному инженеру ОАО "Костромская ГРЭС"; 2002


УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами РФ, званием

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАРАНА Олега Евгеньевича - советника генерального директора открытого акционерного общества "Костромская ГРЭС", 2003

Олегу 16 лет

Олег с двоюродной сестрой Верой

Олег (в белой рубахе, костюмов так и не полюбил) с женой Лилей


Роман Трахтенберг

30 декабря 2017