# Как сэкономить электроэнергию

Василий Иванович Панченко

В азарте скотского капитализма некоторые правители доходят до крайнего унижения подданых - лишая льгот на электроэнергию жителей высотных домов с электроплитами. Кроме того, вводят пресловутые нормы на потребление...

Как сэкономить электроэнергию...


В азарте скотского капитализма некоторые правители доходят


до крайнего унижения подданых - лишая льгот на электроэнергию


жителей высотных домов с электроплитами. Кроме того, вводят


пресловутые нормы на потребление, а именно 100 килоВатт на


месяц - на что можно сварить на электроплите раз в сутки жи-


денький супчик (wasser-суп, как говорят в ЕС и МВФ) да ещё


подогреть его пару раз. Хочешь плюс согреть чая - плати боль-


ше. От ста до ста пятидесяти киловатт оплачивается по тарифу


в два раза большему...


Голь на выдумку хитра. Рискуя испортить импозантный Вирпулл-


остаток роскоши былой (независимости и т.д.), решено было про-


вести эксперимент по отключению лишних источников потребления


энергии, в том числе и холодильник Вирпулл, как основной пожи-


ратель электричества после электроплиты. Конечно же, при рабо-


с компьютером освещение люстр не нужно, в туалете тоже можно


заседать без лампочки (читание вредно как и при еде...), в ко-


ридорах поставлены дополнительные выключатели (кусок провода


и сам выключатель), телефоны "супер" заменены на "пупер" (по-


лупроводные - бабушкины), зарядки вынимаются из розеток вовре-


мя, даже вилка электроплиты вынимается из розетки...


Главное решение - отважиться на опыт - осталось за холодиль-

-в

ником. Всё-таки Вирпулл (Whirlpool) штука дороговата, чтобы


смело побаловаться с отключением. Согласно техописания выклю-


чать следует в строгом порядке - открыть холодильный шкаф, по-


рнуть ручку регулировки до отказа в минимальное положение и


затем вынуть вилку из розетки. Следуя такому решению надоест


и не зачется экономии. Решено было насильничать, а именно, ког-


да остановились компрессоры холодильника (внутри их два по пол-


киловатта мощностью), просто, тупо была вынута вилка из розетки.


Холодильник пребывал на отдыхе целых двенадцать часов (от вось-


ми вечера до восьми утра следующего дня). Утром холодильник был


включён тем же способом - просто, тупо была вставлена вилка в


розетку. Холодильник спокойно заурчал. Конечно, была проверена


его работа по справности включения и выключения с бумагой и ка-


рандашом. При прежней, минимальной, настройке получалось с утра


включение на 20 мин, выключение на 24 мин. и т.д. При других ре-


гулировках около минимального, однажды сразу не включился, од-


нако был оставлен в розетке и затем запустился как следует.


При самом минимальном, до упора, положения регулятора работал


постоянно. В обычном минимальном положении регулятора или около,


было определено положение в котором включался даже только один


компрессор (по уменьшенному шуму было ясно). Оказалось, что опыт


дал не только экономию, но и лучшую работу компрессоров (по-види-


мому во время ночных отдыхов в нужные механизмы компрессоров по-


ступала дополнительная смазка). Опыт отключения дал разительный

-

результат - за двенадцать часов ежесуточных отключений - до 30


(тридцати) киловатт электроэнергии, за которую не надо платить...


То есть холодильник отбирает бесцельно один киловатт электро-


энергии в сутки. Холодильник неразмораживаемый (тот, который на-


полняет шкафы, холодильный и морозильный, холодным воздухом).


Так что о других аппаратах ничего сказать. Каждый потребитель


пробуя эксперимент, берёт на себя все риски, которые могут быть


и не только от процесса отключения-включения.


2016, В. Панченко (vipanch)