# Центробанк Сша-Фрс

Василий Иванович Панченко

Федеральная Резервная Система - есть Центральный банк США. Центральные банки других стран в своих задачах сильно отли- чаются от ФРС.

Центральный банк США - ФРС


Часть 1


Федеральная Резервная Система (Federal Reserve System) -


это Центральный банк США другими словами.


Он выполняет пять общих функций для проведения эффективных


операций в экономике США, что называется исполняет публичные


интересы.


Федеральный резерв:


-проводит национальную монетарную политику в целях макси-


мальной занятости, стабильности цен, а также умеренного


долгосрочного регулирования процентных ставок в экономи-


ке США;


-обеспечивает стабильность финансовой системы и изучает


пути минимизации и содержание систематических рисков по-


средством активного мониторинга как в самих США, так и


за границей;


-содействует платёжной и регуляторной системе в вопросах


безопасности и эффективности через службы банковской ин-


дустрии и от правительства США, в целях облегчения долла-


ровых трансакций и платежей;


-проводит защиту потребителей и процесс развития общества


посредством потребителенаправленного надсмотра и проверок,


изучения и анализа насущных потребительских требований и


предпочтений, развитие экономической активности общества,


а также администрирование в вопросах законодательства и


правил для потребителей.


Подборка и перевод:


Василий Панченко (vipanch), 2019