# Узи, так ли всё безобидно как считают врачи

Владимир Николаевич Журавлёв

Узи, так ли всё безобидно как считают врачи


В нашей стране применение УЗИ наиболее распространилось после разрушения функции контроля, системы защиты населения от техники, уничтожающей здоровье, в 1993 году. И всё из-за простоты применения в обслуживании и получения коммерческой прибыли, поэтому сломали все "старорежимные" преграды для внедрения этой "полезной" техники.

Прежде, старорежимные "отсталые" институты контроля, скрупулезно изучали технику, воздействующую на человеческий организм, добиваясь получения "дальних" по времени результатов, то есть: будущих последствий с организмом. В среднем длительность таких исследований растягивалась от одного года (мыши) до пяти лет. По законам СССР, все кто сталкивался в своей работе с применением УЗИ, имели привилегии в зарплате и т.д. (за вредность).

Но вот пришли рыночно-коммерческие времена, когда врачи стали наперебой утверждать, что УЗИ - это такая безвредная штука и что она очень необходима, в особенности для изучения беременности. Что в СССР не было науки, а так, дурака валяли, а вот на западе там во всём прогресс и нам необходимо равняться на них. Но время шло и результат этого бесшабошного использования УЗИ стал доходить даже для медиков на Западе, как основные прописные истины.

И вот уже новое научное исследование показало, что ультразвуковое обследование, проводимое у беременных женщин, может помешать развитию клеток головного мозга плода. Это исследование подорвало блестящую репутацию этого доступного обследования существующую ранее. Ученые из Йельского университета доказали, что ультразвуковые волны оказывают негативное воздействие на нерожденного ребенка, а именно, на его нервные клетки, сообщает немецкая газета Die Zeit.

Группа под руководством авторитетного нейробиолога Паско Ракича подвергала беременных мышей в течение последних трех дней их беременности ультразвуковому обследованию различной протяженности - при помощи прибора, который обычно используется для ультразвукового обследования людей. Затем в мозге новорожденных мышей ученые искали маркированные нейроны, которые в течение трех дней перед рождением обычно перемещаются в определенные части мозга.

В целом мозг новорожденных мышат не имел никаких видимых отклонений, его размеры были стандартными. Но у всех животных, которые перед рождением подверглись ультразвуковому обследованию в течение 30 минут и более, так называемые нейроны E16 после рождения не переместились в соответствующее место коры головного мозга. Они как будто "заблудились" в более глубоких слоях серого вещества. Число "заблудившихся" клеток росло вместе с ультразвуковой нагрузкой, некоторые нейроны позже обнаружились даже в нижерасположенном белом веществе. У этих клеток также отсутствовали определенные химические характеристики правильно позиционированных нейронов, а такие нервные клетки уже не могут выполнять функцию, предназначенную им природой. По сути, произошла полная мутация клеток с деформацией ДНК.

Ультразвуковое исследование использует звуковые волны высокой частоты, которые, проходя через жидкую среду, отражаются от плотного объекта, в данном случае - ребенка. Отраженные волны преобразуются датчиком, и изображение - скелет и внутренние органы ребенка - появляются на экране монитора.

УЗИ не требует специальной подготовки беременной. Только на ранних сроках, когда околоплодных вод еще мало, женщину просят приходить на обследование с наполненным мочевым пузырем, чтобы изображение было достаточно четким. Женщина ложится на кушетку, обнажает живот, его смазывают звукопроводящим гелем и водят по нему датчиком прибора. Вся процедура длится около десяти минут. По желанию мамы, она может смотреть на экран, но без объяснения хорошего специалиста понять, что изображено на экране, очень сложно.

Никто не говорит о факте, что дети, находящиеся в утробе матери, бурно реагируют на это обследование, отвечая на него интенсивным движением. Эта особенность даже многие "умники" используют как тест во время беременности, когда мама вдруг пугается, что её ребенок долго не шевелится. УЗИ стимулирует движение плода и вызывает ускорение его сердцебиения.

Ребенок чувствует негативное воздействие высокой частоты действующей на него и рефлекторно реагируя на излучение, пытаясь защититься. Любопытство это совершенно недостаточно веская причина для того, чтобы подвергнуть малыша потенциальной опасности в сомнительных целях, например, узнавания пола ребенка, поэтому когда психические проблемы у населения начали выходить на перевый план, в США, Национальный институт здоровья перестал одобрять обязательное УЗИ для всех беременных, как это было раньше.

Считавшийся ранее безвредным ультразвук оказался способным повредить генетический аппарат. К такому выводу пришли московские исследователи под руководством старшего научного сотрудника отдела теоретических проблем Российской академии наук Петра Петровича Гаряева.

- Должен признаться, рассказывает Гаряев, раньше мы очень боялись, что законы генетики могут использоваться во вред людям. А оказалось, что это давно уже делают наши медики. Не ведая, что творят, они воздействуют на генетический аппарат человека. И сейчас трудно даже представить себе отдаленные последствия этого широкомасштабного эксперимента над людьми.

Прозрение началось совсем недавно. Кандидат биологических наук Петр Петрович Гаряев и кандидат физико-математических наук Андрей Александрович Березин поставили перед собой цель: проникнуть в святая святых живой материи - волновой геном, который управляет развитием организма. Природа старательно защищает геном от любых вторжений, чтобы сохранить для будущих поколений наследственные программы. Но ученые решили внести в них свои поправки - вписать новую информацию в тексты ДНК.

Известно, что выделенные из клеток молекулы ДНК издают самые разные сигналы. Это настоящая симфония жизни, где, наверное, есть "мелодии" всех тканей, органов и систем, которые могут развиться по команде ДНК. Но ученые пока могут определять только спектр этих акустических колебаний. Их так много и они настолько слабые, что различить их способна лишь самая сверхчувствительная аппаратура.

Выделить из хаоса отдельные звуки жизни помогают носители света - фотоны. Гелий-неоновый луч лазера направляют на колеблющиеся молекулы ДНК - отражаясь от них, свет рассеивается, и его спектр записывает чуткий прибор. Такая измерительная система называется установкой спектроскопии корреляции фотонов.

Гаряев и Березин налили в кювету водный раствор молекул ДНК и обработали его генератором ультразвука. Они отказались назвать частоты акустических колебаний, лишь заметили, что некоторые обертона можно было услышать ухом, как тонкий свист. Но результаты эксперимента исследователи не скрывают - наоборот, считают своим долгом рассказать о них как можно большему количеству людей.

До воздействия генератором молекулы ДНК издавали звуки в широком диапазоне: от единиц до сотен герц. А после - молекулы "звучали" с особой силой, но на одной частоте: 10 герц. Она сохраняется уже несколько недель. И амплитуда колебаний не уменьшается. Это говорит о повышении личного резонанса клеток до критического уровня 13,5 Гц и о том состоянии, которое у людей называется Нарколепсия! Образно говоря, в симфонии жизни стала преобладать лишь одна пронзительная нота, на которой живут политики и часть населения деградирующей Европы. Основным примером, наиболее близким к нашему пониманию, может служить обстановка на Украине.

Работу ДНК, - объясняет Гаряев, можно сравнить с быстродействующим компьютером, который мгновенно принимает огромное количество решений. Но представьте себе, что по компьютеру ударили кувалдой, и в результате на все-все вопросы он выдает один и тот же ответ. Нечто подобное произошло в волновом геноме, когда мы оглушили его ультразвуковом. Его волновые матрицы так исказились, что в них резко усилилась лишь одна критическая частота.

Но еще больше ученых удивил другой факт: искажение спектра акустических колебаний произошло не сразу. После воздействия они проверили, как звучит препарат ДНК, но не нашли в его "мелодиях" никаких изменений. Огорченные неудачей, вылили старый раствор, налили новый и заморозили его в холодильнике. А когда на следующий день разморозили и снова измерили, то прямо обомлели: неповрежденный препарат ДНК вел себя так, будто он получил ультразвуковое оглушение.

- Может, все дело в заморозке? - спрашиваю Петра Петровича.

- Нет, - отвечает ученый, - мы проверяли контрольные препараты ДНК. Когда их размораживали, они по-прежнему издавали звуки широкого спектра.

Наконец, самым поразительным был следующий результат. Приготовили новый препарат ДНК в новой кювете, но поместили её на место старой. Неожиданно препарат "пронзительно зазвучал", как будто его тоже обработали ультразвуком. Это сработала информация микроэнергетики, так как и на Украинском Майдане сработало информационное зомбирование всех присутствующих людей, настроив их на саморазрушение своим высоким резонансом.

- А вдруг во время опытов вы навели поля на спектрометр, и они стали действовать на ДНК?

- Ультразвук не наводится, это известно любому физику.

После многочисленных проверок ученые пришли к поразительному выводу: ультразвук перестроил молекулы ДНК, и они это запомнили. Молекулы испытали сильное потрясение, после которого долго приходили в себя и, наконец, выработали волновой негативный фантом боли и страха, который остался на месте столь ужасного для них эксперимента. Под действием этого фантома и другие молекулы ДНК пережили похожее потрясение и тоже "закричали от ужаса".

Дальнейшие исследования показали, что во время ультразвукового облучения двойные спирали ДНК расплетаются и даже разрываются - как это бывает при сильном нагревании этих молекул. Во время таких механических повреждений образуются электромагнитные волны, которые создают фантом. Он сам способен разрушать ДНК подобно высокой температуре и ультразвуку.

Нечто подобное происходит, когда раненому человеку отрезают руку или ногу, а потом у него много лет болит "пустое место" - фантомная боль, которая уничтожается только полной презагрузкой информационной составляющей на уровне микроэнергетики. Я научился делать такую перезагрузку, уже в 80-х годах, когда ко мне обратился ветеран ВОВ с фантомной болью, с решением которой, он помощи не получил нигде, куда бы не обращался. Временные затраты на такую работу занимают доли секунды, но здесь требуется самому целителю быть абсолютно здоровым.

По мнению Гаряева, фантомный эффект иногда возникает и на месте раковой опухоли: когда её удаляют, но остается волновая матрица, которая потом создает новую колонию злокачественных клеток, и я в своей практике в этом убедился, когда работал с такими больными, от которых уже отказалась вся медицина и всегда добивался положительного результата, когда удавалось заставить самого пациента работать над собой. От него требовалось не многое - просто немного изменить отношение к самому себе.

Ученые считают, что во время их эксперимента в формировании фантома участвовала вода, в которой плавали молекулы ДНК. Под действием ультразвукового генератора в этом растворе могли образоваться группы из нескольких молекул воды - они стали маленькими генераторами акустических колебаний, которые со всех сторон непрерывно озвучивали и повреждали ДНК.

В результате на их разорванных цепочках появились сгустки электромагнитных волн - солитоны, которые могли существовать самостоятельно, подпитываясь энергией окружающей среды. Совокупность этих солитонов образовала волновую матрицу, или фантом, что очень похоже на правду, хотя для меня лично совершенно не важно как это происходит, главное, что моя мысль может это изменить! https://formulazdorovya.com/1048380489230977368/uzi-dobrovolnaya-platnaya-mutatsiya---rasplata-cherez-15-20-let/?utm_source=mailru&utm_medium=email&utm_campaign=daily&utm_content=title